维多利亚老品牌vic

维多利亚老品牌vic资讯 / news
全部 行业资讯

2026新面料发布!暖柔单导双层绒,舒适与功能双向在线

面料是服装的灵魂,一款好面料,既能提升服装质感,更能带来舒适的穿着体验。维多利亚老品牌vic(简称:维多利亚老品牌vic针织),深耕制衣面料供应领域多年,重磅推出2026新款面料——暖柔单导双层绒,以“保暖+单向导湿”双重科技,打破传统面料的功能局限,实现舒适与功能的动态平衡,为服装厂家提供优质、实用的制衣面料解决方案。

暖柔单导双层绒面料介绍:

 

双重科技加持,解锁智能保暖新体验!

这款面料通过“保暖+单向导湿”的双重科技,实现舒适与功能的动态平衡。
里层采用多孔中空发热涤纶和棉/粘/混纺,起绒保暖,柔软亲肤;利用多孔发热涤纶本身的强大的排汗性将人体汗液迅速排向外层,里层起绒能减少面料与皮肤的接触面积,使接触皮肤面保持干爽。外层采用棉/莫混纺纱线(也可采用棉/粘混纺纱线),这样既能确保面料的抗起毛起球性和柔软手感,又能提升面料外层的储水性能。


本品原料采用多孔中空发热涤纶,里面植入了火山岩复合粉体,这个粉体的关键在于一-粉体中富含锌离子元素和远红外陶瓷粉末,赋予面料抑菌功能。远红外陶瓷粉末能捕捉人体自身散发的远红外热量,并将其转化为热能传递给人体,犹如给身体罩上一层“热反射膜”,能有效减少人体热量流失,从而实现优异的保暖功能。

面料其核心在于实现了高效的单向导湿功能一-内层起绒结构能快速吸收皮肤表面的汗水,并借助多孔中空发热涤纶材质,将湿气单向、快速导至外层扩散蒸发,从根源避免闷湿困扰。

权威检测机构认证质量承诺

面料出品后,都会对各项指标进行严格的内部检测,在确保产品符合甚至优于国家标准后,将交予国家认可的专业检测中心完成二次检测,并出具全国认可的检测报告,以确保每一款产品均符合国家标准。

      深耕针织面料领域,维多利亚老品牌vic针织始终以品质为核心,专注制衣面料供应,凭借成熟的生产工艺、严格的品控体系,为各类服装厂家提供稳定、优质的面料支持。此次2026新面料发布,更是结合市场需求,打造兼具舒适与功能的新型面料,助力服装厂家打造差异化产品,提升市场竞争力。
      新品启新,面料赋能。江门市维多利亚老品牌vic针织,2026暖柔单导双层绒重磅亮相,以双重科技打破面料局限,坚守优质制衣面料供应初心,用专业面料助力服装行业升级,成为服装厂家值得信赖的面料合作伙伴!

首页
电话
留言反馈
sitemap网站地图