维多利亚老品牌vic



    1. All
    2. 37.5微芯吸管面料(单导、控温、保暖)检测报告
    3. 冰感面料检测报告
    4. 玻尿酸氨纶平纹检测报告
    5. 蚕丝(含18种氨基酸)拉架平纹布(底单导&面单导)检测报告
    6. 石墨烯检测报告
    7. 维他命E平纹布(单向导湿)检测报告
    8. 珍珠氨纶平纹(远红外,消臭)检测报告
    9. 植物染氨纶平纹检测报告
    10. 竹纤维平纹布(抗菌)DXH1732
    11. 消臭氨纶平纹(单向导湿)检测报告
    Home
    Phone
    Feedback
    sitemap网站地图